EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE	14000
STACKSIZE	16384

